& & ?

# # #

86 86 86

Voice

Piano

q¨ƒ�

˛. .ˇ I’d ˇˇ ˇˇ ˇˇ .ˇ ˇ ˇˇ

like to go - - - - ˇˇ ˇˇ ˇˇ .œ

ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˛.ˇ ˇˇ in to my

ˇˇ ˇ ˇ ˇ# ˇ ˇ ¯ R ˇ J̌ˇ

own-li - i i tle ˇˇ ˇˇ ˇˇ œˇ place way ˇˇ ˇˇ ˇˇ

& & ?

# # # Pno.

7 ˇ ˇˇ

deep in my 7

ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ .œ soul

ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˛. .ˇ I ˇˇ ˇˇ ˇˇ .ˇ ˇ ˇˇ

like to go - - - ˇˇ ˇˇ ˇˇ .œ

ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˛.ˇ ˇˇ in to my

ˇˇ ˇ ˇ ˇ# ˇ J ˇˇ J ˇˇ own-special ˇˇ ˇˇ ˇˇ œ ˇ ˇˇ

place my—own - ˇˇ ˇˇˇ ˇ

& & ?

# # # Pno.

15 ˇ ˇ ˇˇ

sacred 15 ˇň ˇˇ ˇˇ

ˇ ˇˇ � ˇˇ space - my - ˇ ň ˇˇ ˇ# ˇ ˇ ˇ .ˇ ¯ˇ ˇˇ o—o—oown̊˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚p̊lacemy— ˇˇ ˇˇ ˇˇ

ˇ ˇ .ˇ ¯ˇ ˇˇ o—o—oown

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ place my— ˇˇ ˇˇ ˇˇ

& & ?

# # # Pno.

19 ˇ ˇ .ˇ

ow— n— n 19

ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ .ˇ J ˇ in— - ner space

ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ D.C. al Fine

.œ^{D.C. al Fine}

ˇˇ ˇ ˇˇ ˇ •

ˇˇ ˇˇ ˇˇ • .œ

Silent Tears, Inner Space movement_{Teo Barry Vincent}

2009 04 09